Zadanie: TRO Trójkąty

Etap III. Dzień pierwszy. Plik źródłowy tro.* 02.04.2008 Dostępna pamięć: 32 MB.

Mamy danych n parami różnych punktów na płaszczyźnie (n ≥ 3). Istnieje^{n·(n−1)·(n−2)}_6 trójkątów, których wierzchołkami są pewne parami różne spośród tych punktów (wliczając trójkąty zdegenerowane, tzn. takie, których wierzchołki są współliniowe).

Chcemy obliczyć sumę powierzchni wszystkich trójkątów o wierzchołkach w danych punktach. Fragmenty płaszczyzny należące do wielu trójkątów liczymy wielokrotnie. Przyjmujemy, że powierzchnia trójkątów zdegenerowanych (tzn. takich, których wierzchołki są współliniowe) jest równa zero.

Zadanie

Napisz program, który:

• wczyta ze standardowego wejścia współrzędne danych punktów na płaszczyźnie,

• wyznaczy sumę powierzchni wszystkich trójkątów o wierzchołkach w danych punktach,

• wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (3 ≤ n ≤ 3000), oznaczająca liczbę wybranych punktów. Kolejne n wierszy zawiera po dwie liczby całkowite x_i oraz y_i (0 ≤ x_i,y_i ≤ 10000), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające współrzędne i-tego punktu (dla i = 1,2,...,n). Żadna para (uporządkowana) współrzędnych na wejściu nie powtarza się.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia powinna się znajdować jedna liczba rzeczywista, równa sumie powierzchni wszystkich trójkątów o wierzchołkach w danych punktach. Wynik powinien być wypisany z dokładnie jedną cyfrą po kropce dziesiętnej i nie powinien się różnić od faktycznej wartości o więcej niż 0.1.

Przykład

Dla danych wejściowych:

5
0 0
1 2
0 2
1 0
1 1

poprawnym wynikiem jest:

7.0