Zadanie: PRO Proste 2

Etap finał, plik źródłowy pro.*, limit czasu 1 sek, dostępna pamięć 64 MB 28.04.2007

Odległością prostej od wielokąta nazywamy najmniejszą odległość jakiegokolwiek punktu należącego do tego wielokąta od tej prostej (przez wielokąt rozumiemy tu zarówno jego brzeg, jak i wnętrze). Od wielokąta nie wymagamy, żeby był wypukły, nie miał wierzchołków wielokrotnych czy samoprzecięć brzegu.

Zadanie

Napisz program który:

• wczyta ze standardowego wejścia opis wielokąta i opisy pewnej liczby prostych,

• dla każdej prostej wyznaczy najmniejszą odległość od wielokąta,

• wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n oraz m (3 ≤ n ≤ 50 000, 1 ≤ m ≤ 50 000), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające liczbę boków wielokąta oraz liczbę prostych do przeanalizowania. Kolejnych n wierszy zawiera po dwie liczby całkowite x_i i y_i (−10^9 ≤ x_i, y_i ≤ 10^9), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające współrzędne i-tego wierzchołka wielokąta. Pary wierzchołków następujące bezpośrednio po sobie, podobnie jak pierwszy i ostatni wierzchołek, wyznaczają krawędzie wielokąta. Następne m wierszy zawiera po trzy liczby całkowite A_i, B_i i C_i (−10^9 ≤ A_i, B_i, C_i ≤ 10^9, A^2_i + B^2_i > 0), pooddzielane pojedynczymi odstępami i definiujące prostą o równaniu A_ix + B_iy + C_i = 0.

Wyjście

Wyjście powinno się składać z m wierszy. i-ty wiersz wyjścia powinien zawierać kwadrat odległości i-tej prostej od wielokąta, zapisany w postaci ułamka prostego nieskracalnego, w którym licznik od mianownika jest oddzielony znakiem ukośnika (/).

Przykład

Dla danych wejściowych:

8 2 2 1 6 1 6 2 3 2 3 5 5 5 5 7 2 7 1 1 -2 1 0 -6

poprawnym wynikiem jest: 1/2 0/1