Zadanie: ODW Odważniki

Etap III. Dzień pierwszy. Plik źródłowy odw.* 28.03.2007 Dostępna pamięć: 32 MB.

Bajtocki Instytut Fizyki Doświadczalnej przy przeprowadzce do nowego budynku napotkał na nie lada problem logistyczny — kłopotliwe okazało się przeniesienie bogatej kolekcji precyzyjnych odważników.

Instytut ma do dyspozycji pewną liczbę kontenerów, każdy o ograniczonej wytrzymałości. Należy pomieścić w nich jak najwięcej odważników, gdyż pozostałe, niestety, będzie trzeba wyrzucić. Do każdego z kontenerów można włożyć dowolnie wiele odważników, ale nie wolno przekroczyć przy tym jego wytrzymałości. Kontener może również pozostać pusty.

Dowolne dwa odważniki w Instytucie mają ciekawą własność: masa jednego z nich jest zawsze wielokrotnością masy drugiego z nich. W szczególności, oba odważniki mogą mieć równe masy.

Zadanie

Napisz program, który:

• wczyta ze standardowego wejścia wytrzymałości kontenerów i masy odważników,

• wyznaczy maksymalną liczbę odważników, jakie można pomieścić w kontenerach,

• wypisze wynik na standardowe wyjście.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n oraz m (1 ≤ n,m ≤ 100000), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające odpowiednio: liczbę kontenerów i liczbę odważników. Drugi wiersz wejścia zawiera n liczb całkowitych w_i (1 ≤ w_i ≤ 1000000000 dla 1 ≤ i ≤ n), pooddzielanych pojedynczymi odstępami i oznaczających wytrzymałości kontenerów, wyrażone w miligramach. W trzecim wierszu wejścia znajduje się m liczb całkowitych m_j (1 ≤ m_j ≤ 1000000000 dla 1 ≤ j ≤ n), pooddzielanych pojedynczymi odstępami i oznaczających masy odważników, również wyrażone w miligramach.

Wyjście

Pierwszy i jedyny wierszy wyjścia powinien zawierać jedną liczbę całkowitą — największą liczbę odważników, jakie można porozmieszczać w kontenerach bez przekroczenia ich wytrzymałości.

Przykład

Dla danych wejściowych:

2 4
13 9
4 12 2 4

poprawnym wynikiem jest:

3

W kontenerach można umieścić dowolne trzy z czterech odważników, ale nie można umieścić wszystkich odważników.

v. 1.00 1/1 Odważniki